Folie P1b

Eine einfache Protokollsprache P1

Darstellungsform: Endlicher Automat

Der folgende (vollständige) endliche Automat akzeptiert die empfangenen Daten

genau dann, wenn die Syntax der Protokollsprache eingeha l ten wird.

Startzustand ist q

                                                                      .