Folie P1c

Darstellungsform: Endlicher Automat (nicht vollständig)

Mit der Vereinbarung, daß alle fehlenden Übergänge zum Ausgangszustand z u -

rückführen, ist der folgende endliche Automat zu dem vorherigen äquivalent, d.  h.

er akzeptiert genau dann, wenn der vorherige a k zeptiert.

Startzustand ist q

                                                                      .